-0.5 0 0.5 1 1.5 0

50

100

time in seconds rate in Hz average rate

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 -2 0 2 4 6 x 10^{-3}

time in seconds correlation in Hz 2

average spike autocorrelation

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

-0.5

0

0.5

1

time in seconds

2

average spike-stimulus correlation